KronTestW Help

Эта программа предназначена для проверки работы последовательных адаптеров. Она не тестирует аппаратную часть адаптеров, а только передает и принимает некоторые данные через порты используя стандартные средства Windows (  CreateFile, ReadFile, WriteFile ...  ).

При запуске программа выполняет попытку открыть все установленные в системе последовательные порты. Если порт открыть не удалось, он не отображается в списке (например, порт может быть занят другим приложением).

Поля имеют следующее назначение:

COM	-	Логическое имя порта
Rx	-	Количество принятых байтов/блоков
Tx	-	Количество переданых байтов/блоков
CPS	-	Скорость обмена (средняя) (байтов в секунду)
~CPS	-	Скорость обмена (байтов в секунду)
Err#	-	Счетчик ошибок обмена
ErrDesc	-	Очень краткое описание текущей ошибки
Time	-	Время тестирования
State	-	Состояние обмена (Rx – прием, Tx - передача)

Управление программой осуществляется с помощью контекстного меню. Для вызова меню, выберите один или несколько портов и нажмите правую клавишу «мыши». В меню можно выбрать следующие действия над портами:

Start/Stop	-	Запустить/остановить обмен (прием и передача)
Receive (read)	-	Запустить/остановить прием
Transmit (write)	-	Запустить/остановить передачу
Halfduplex MASTER mode	-	Запустить/остановить работу в полудуплексном ведущем режиме
Halfduplex SLAVE mode	-	Запустить/остановить работу в полудуплексном ведомом режиме
Clear	-	Очистить таблицу результатов тестирования
Purge	-	Сбросить буфера каналов
Main setting	-	Установить общие параметры порта(-ов)
Advanced setting	-	Установить расширенные параметры порта(-ов)

Примечание: в полудуплексном режиме два соединенных порта поочередно передают друг другу данные. Этот режим может использоваться для проверки работы портов с интерфейсом RS-485. Сперва необходимо запустить один из соединенных портов в Halfduplex SLAVE mode, а затем второй в Halfduplex MASTER mode. Остановить обмен можно командой Start/stop.

Не используйте управление потоком при полудуплексном обмене.

Kron Ltd., 2002 (www.kron.com.ua)